en	Pages not found
pt-pt	Páginas não encontradas

en	Enrich your stats, display the pages requested by your visitors that could not be found.
pt-pt	Enriqueça as suas estatísticas, mostre as páginas pedidas pelos seus visitantes que não puderam ser encontradas.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
pt-pt	A cache das "Páginas não encontradas" foi limpa.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
pt-pt	A cache das "páginas não encontradas" foi eliminada.

en	Guide
pt-pt	Guia

en	404 errors
pt-pt	erros 404

en	A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn't exist anymore.
pt-pt	Um erro 404 é um código de erro HTTP que significa que a página pedida não foi encontrada. Neste contexto, significa que um dos seus visitantes introduziu um URL ou seguiu uma ligação de um site, ou por erro ou porque a página deixou de existir. Sempre que possível é mostrado o referenciador para saber que página ou site tem a ligação errada. Se não tiver referenciador pode significar que alguém digitou mal o endereço ou tem adicionado o favorito no navegador de internet de forma errada.

en	How to catch these errors?
pt-pt	Como capturar estes erros?

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
pt-pt	Se o seu servidor suportar ficheiros .htaccess, pode criar um na pasta de raiz do PrestaShop e inserir a seguinte linha dentro deste ficheiro: "%s".

en	A user requesting a page which doesn't exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.
pt-pt	Um utilizador que tenha requisitado uma página que não existe será redirecionado para a seguinte página: %s. Este módulo regista o acesso a esta página.

en	You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.
pt-pt	Tem de usar um ficheiro .htaccess para redirecionar erros 404 para a página "404.php".

en	Page
pt-pt	Página

en	Referrer
pt-pt	Referenciador

en	Counter
pt-pt	Contador

en	No "page not found" issue registered for now.
pt-pt	Ainda não foi registado nenhum evento de "página não encontrada".

en	Empty database
pt-pt	Limpar a base de dados

en	Empty ALL "pages not found" notices for this period
pt-pt	Eliminar todas as notificações "páginas não encontradas" para este período

en	Empty ALL "pages not found" notices
pt-pt	Eliminar todas as notificações "páginas não encontradas"