en	Your shop is in debug mode.
pt-pt	A sua loja está no modo de depuração.

en	Your shop is in maintenance.
pt-pt	A sua loja está em manutenção.

en	Your visitors and customers cannot access your shop while in maintenance mode.%s To manage the maintenance settings, go to Shop Parameters > Maintenance tab.
pt-pt	Os seus clientes e visitantes não podem obter acesso à sua loja enquanto esta estiver em modo de manutenção. %s Para gerir as definições de manutenção, ir para o separador Preferências > Manutenção.

en	No new order for now :(
pt-pt	Nenhuma nova encomenda por enquanto :(

en	No new customer for now :(
pt-pt	Nenhum novo cliente por enquanto :(

en	No new message for now.
pt-pt	Sem nova mensagem por enquanto.

en	registered
pt-pt	registado

en	Orders[1][/1]
pt-pt	Encomendas[1][/1]

en	Customers[1][/1]
pt-pt	Clientes[1][/1]

en	Messages[1][/1]
pt-pt	Mensagens[1][/1]

en	from
pt-pt	de

en	All the PHP errors and messages are displayed. When you no longer need it, [1]turn off[/1] this mode.
pt-pt	Todos os erros PHP e mensagens são apresentados. Quando não necessitar mais, [1]desligue[/1] este modo.

en	Have you checked your [1][2]abandoned carts[/2][/1]?[3]Your next order could be hiding there!
pt-pt	Verificou os seus [1][2]carrinhos abandonados[/2][/1]?[3]A sua próxima encomenda poderá estar escondida aí!

en	Are you active on social media these days?
pt-pt	Tem estado ativo nas redes sociais estes últimos dias?

en	Seems like all your customers are happy :)
pt-pt	Ao que parece, todos os seus clientes estão satisfeitos :)

en	An error occurred while updating new window property.
pt-pt	Ocorreu um erro ao atualizar uma propriedade da nova janela.

en	An error occurred while updating the new window property for this object.
pt-pt	Ocorreu um erro ao atualizar uma propriedade da nova janela para este objeto.