en	Pages not found
nl	Niet gevonden pagina's

en	Enrich your stats, display the pages requested by your visitors that could not be found.
nl	Verrijk uw statistieken, toon de door uw bezoekers gevraagde pagina's die niet gevonden konden worden.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
nl	Niet gevonden pagina's cache is leeg gemaakt.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
nl	Niet gevonden pagina's cache is leeg gemaakt.

en	Guide
nl	Gids

en	404 errors
nl	404 fouten

en	A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn't exist anymore.
nl	Een 404-fout is een HTTP-foutcode wat betekent dat het door de gebruiker gevraagde bestand niet kan worden gevonden. In uw geval betekent dit dat een van uw bezoekers een verkeerde URL in de adresbalk heeft ingegeven, of dat een andere website een foutieve link heeft. Indien mogelijk, wordt de verwijzer getoond zodat u kunt de pagina/site die de foutieve link bevat kan vinden. Zo niet, dan betekent dit over het algemeen dat het een directe toegang was, dus kan iemand een link in zijn bladwijzers hebben die niet meer bestaat.

en	How to catch these errors?
nl	Hoe zijn deze fouten af te vangen ?

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
nl	Als uw webhost het .htaccess bestand ondersteunt, kunt u het in de root directory van Prestashop aanmaken en de volgende regel er intern aan toevoegen : "%s".

en	A user requesting a page which doesn't exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.
nl	Een gebruiker die een pagina opvraagt die niet bestaat wordt doorgestuurd naar de volgende pagina: %s. Deze module registreert de toegang tot deze pagina.

en	You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.
nl	U moet een .htaccess bestand gebruiken om 404 fouten om te leiden naar de pagina "404.php".

en	Page
nl	Pagina

en	Referrer
nl	Verwijzer

en	Counter
nl	Teller

en	No "page not found" issue registered for now.
nl	Er zijn geen "pagina niet gevonden" fouten geregistreerd momenteel.

en	Empty database
nl	Lege database

en	Empty ALL "pages not found" notices for this period
nl	Leeg ALLE "pagina niet gevonden" meldingen voor deze periode

en	Empty ALL "pages not found" notices
nl	Leeg ALLE "pagina niet gevonden" meldingen