en	Pages not found
it	Pagine non trovate

en	Enrich your stats, display the pages requested by your visitors that could not be found.
it	Arricchisci le tue statistiche, mostra le pagine richieste dai tuoi visitatori che non sono state trovate.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
it	La cache "pagine non trovate" è stata svuotata.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
it	La cache "pagine non trovate" è stata cancellata.

en	Guide
it	Guida

en	404 errors
it	errori 404

en	A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn't exist anymore.
it	Un errore 404 è un codice di errore HTTP che significa che il file richiesto dall'utente non può essere trovato. Nel tuo caso significa che uno dei tuoi visitatori ha digitato un'URL errata nella barra degli indirizzi o che il tuo o un altro sito web ha un link morto. Quando possibile è visualizzato il referrer, così che tu possa trovare la pagina e il sito che contiene il link morto. Altrimenti, in genere significa che si tratta di un accesso diretto, dunque qualcuno ha messo tra i preferiti un link non più esistente.

en	How to catch these errors?
it	Come individuare questi errori?

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
it	Se il tuo hosting supporta i files .htaccess, puoi crearne uno nella directory principale di PrestaShop e inserirvi dentro la seguente riga: "%s".

en	A user requesting a page which doesn't exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.
it	Un utente che ha richiesto una pagina inesistente verrà reindirizzato alla pagina seguente: %s. Questo modulo registra gli accessi a questa pagina.

en	You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.
it	Devi utilizzare un file .htaccess per reindirizzare gli errori 404 alla pagina "404.php".

en	Page
it	Pagina

en	Referrer
it	Referente

en	Counter
it	Contatore

en	No "page not found" issue registered for now.
it	Per ora non è stato registrato alcun problema di "pagina non trovata".

en	Empty database
it	database vuoto

en	Empty ALL "pages not found" notices for this period
it	Svuota TUTTI gli avvisi "pagine non trovate" per questo periodo

en	Empty ALL "pages not found" notices
it	Svuota TUTTI gli avvisi "pagine non trovate"