en	Pages not found
fr	Pages introuvables

en	Enrich your stats, display the pages requested by your visitors that could not be found.
fr	Enrichissez vos statistiques en affichant les pages demandées par vos visiteurs qui n’ont pas été trouvées.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
fr	Le cache "pages introuvables" a été vidé.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
fr	Le cache "pages introuvables" a été effacé.

en	Guide

en	404 errors
fr	Erreurs 404

en	A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn't exist anymore.
fr	Une erreur 404 est un code d'erreur HTTP signifiant que le fichier demandé par l'utilisateur est introuvable. Dans votre cas cela signifie qu'un de vos visiteurs a tapé une mauvaise URL dans la barre d'adresse ou que votre site ou un autre site contient un lien mort quelque part. Quand cela est possible, la page source est affichée afin que vous puissiez trouver la page ou le site qui contient le lien mort. Dans le cas contraire, il s'agit probablement d'un accès direct, ce qui peut aussi vouloir dire qu'un utilisateur a mis en favoris une page qui n'existe plus.

en	How to catch these errors?
fr	Comment attraper ces erreurs ?

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
fr	Si votre hébergeur autorise les fichiers .htaccess, vous pouvez en créer un à la racine de votre PrestaShop et insérer la ligne suivante : "%s".

en	A user requesting a page which doesn't exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.
fr	Un utilisateur demandant une page qui n'existe pas sera renvoyé vers la page suivante : %s. Ce module note les accès à cette page.

en	You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.
fr	Vous devez utiliser un fichier .htaccess pour renvoyer les erreurs 404 vers la page "404.php".

en	Page

en	Referrer
fr	Origine

en	Counter
fr	Compteur

en	No "page not found" issue registered for now.
fr	Aucun problème de type "page introuvable" pour le moment.

en	Empty database
fr	Suppression

en	Empty ALL "pages not found" notices for this period
fr	Vider toutes les mentions "pages introuvables" pour cette intervalle de temps

en	Empty ALL "pages not found" notices
fr	Vider toutes les mentions "pages introuvables"