en	Pages not found
de	Seiten nicht gefunden

en	Enrich your stats, display the pages requested by your visitors that could not be found.
de	Erweitern Sie Ihre Statistiken um Metriken, die anzeigen, welche Seiten von Kunden nicht gefunden werden konnten.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
de	Cache "Nicht gefundene Seiten" wurde geleert.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
de	Cache "Nicht gefundene Seiten" wurde geleert.

en	Guide
de	Erklärung

en	404 errors
de	404-Fehler

en	A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn't exist anymore.
de	Fehler 404 ist ein HTTP-Fehlercode, der besagt, dass die durch den Benutzer angeforderte Datei nicht gefunden werden kann. In Ihrem Fall bedeutet es, dass einer Ihrer Besucher eine falsche URL-Adresse in das Adressfeld eingegeben hat oder dass Sie oder eine andere Webseite irgendwo einen toten Link haben. Wenn sie verfügbar ist, wird der Referrer angezeigt, so dass Sie die Seite finden können, die den toten Link enthält. Ansonsten bedeutet es meist, dass es ein Direktzugang ist, dass also jemand einen Link, den es nicht mehr gibt, mit einem Bookmark versehen hat.

en	How to catch these errors?
de	Wie fängt man diese Fehler ab?

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
de	Falls Ihr Provider die .htaccess-Datei unterstützt, können Sie sie im Root-Verzeichnis von PrestaShop erstellen und folgende Zeile einfügen: "%s"

en	A user requesting a page which doesn't exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.
de	Ein Benutzer, der eine Seite aufruft, die es nicht gibt, wird zu dieser Seite weitergeleitet: %s. Dieses Modul protokolliert die Zugänge zu dieser Seite.

en	You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.
de	Sie benötigen eine .htaccess-Datei, um 404-Fehler auf die Seite "404.php" umzuleiten.

en	Page
de	Seite

en	Referrer

en	Counter
de	Zähler

en	No "page not found" issue registered for now.
de	Bis jetzt kein "Nicht gefundene Seiten"-Vorfall registriert.

en	Empty database
de	Leere Datenbank

en	Empty ALL "pages not found" notices for this period
de	ALLE "Seite nicht gefunden"-Vorfälle für diesen Zeitraum löschen

en	Empty ALL "pages not found" notices
de	ALLE "Seite nicht gefunden"-Vorfälle löschen