en	Supplier list
da	Leverandørliste

en	Invalid number of elements.
da	Ugyldigt antal elementer.

en	Please activate at least one type of list.
da	Venligst aktivér mindst én type liste.

en	Type of display
da	Visningstype

en	Use a plain-text list
da	Brug en almindelig tekstliste

en	Use a drop-down list
da	Brug en drop-down-liste

en	Number of elements to display
da	Antal elementer der skal vises

en	Only apply in plain-text mode
da	Gælder kun for almindelig tekst