en	You can choose to keep your images stored in the previous system. There's nothing wrong with that.
da	Du kan vælge at lade dine billeder gemt lagret i det tidligere system - det er der ikke noget galt i.

en	After moving all of your product images, set the "Use the legacy image filesystem" option above to "No" for best performance.
da	Når du har flyttet alle dine varebilleder, opnår du bedste ydeevne ved at angive ʺBrug indstillingen for ældre billedfilsystemʺ ovenfor til ʺNej".

en	Be careful! Depending on the options selected, former manually uploaded thumbnails might be erased and replaced by automatically generated thumbnails.
da	Vær forsigtig! Afhængig af de valgte indstillinger, så kan det ske at tidligere manuelt uploadede miniaturer kan blive slettet og erstattet af automatisk genererede miniaturer.

en	Also, regenerating thumbnails for all existing images can take several minutes, please be patient.
da	Derudover, så kan regenerering af miniaturer for alle eksisterende billeder tage adskillige minutter. Vær venligst tålmodig.

en	Current theme is unavailable. Please check your theme's directory name ("%s") and permissions.
da	Det aktuelle tema er ikke disponibelt. Kontroller temaets mappenavn ("%s") og tilladelser.

en	Duplicate images were found when moving the product images. This is likely caused by unused demonstration images. Please make sure that the folder %folder% only contains demonstration images, and then delete it.
da	Dublet billeder blev fundet under flytning af produktbillederne. Dette skyldes højst sandsynligt ubrugte demonstrationsbilleder. Vær venligst sikker på at mappen %folder% kun indeholder demonstrationsbilleder, og slet dem så.

en	Incorrect value for the selected JPEG image compression.
da	Ugyldig værdi for den valgte JPEG-kompression.

en	Incorrect value for the selected PNG image compression.
da	Ugyldig værdi for den valgte PNG-kompression.

en	Incorrect value for the selected WebP image compression.
da	Forkert værdi for den valgte WebP billedkompression.

en	Source file does not exist or is empty (%filepath%)
da	Kildefilen findes ikke eller er tom (%filepath%)

en	Failed to resize image file (%filepath%)
da	Kunne ikke ændre størrelsen på billedfilen (%filepath%)

en	Failed to resize image file to high resolution (%filepath%)
da	Kunne ikke ændre størrelsen på billedfilen til høj opløsning (%filepath%)

en	Original image is corrupt (%filename%) for product ID %id% or bad permission on folder.
da	Originalt billede er beskadiget (%filename%) for produkt-ID %id% eller dårlig tilladelse for mappe.

en	Original image is missing or empty (%filename%) for product ID %id%
da	Originalt billede mangler eller er tomt (%filename%) for produkt-ID %id%

en	Cannot write images for this type: %1$s. Please check the %2$s folder's writing permissions.
da	Der kan ikke skrives billeder for typen %1$s. Kontroller skriverettighederne for mappen %2$s.

en	Only part of the images have been regenerated. The server timed out before finishing.
da	Kun en del af billederne er blevet regeneret. Serveren timede ud før den var færdig.

en	Server timed out. The watermark may not have been applied to all images.
da	Serveren timede ud. Vandmærke er ikke blevet påført alle dine billeder.

en	Cannot write "No picture" image to %s images folder. Please check the folder's writing permissions.
da	Billedet ʺIntet billedeʺ kan ikke skrives til billedmappen %s. Kontrollér skriverettighederne for mappen.

en	Error: Your server configuration is not compatible with the new image system. No images were moved.
da	Fejl: Din serverkonfiguration er ikke kompatibel med det nye system til håndtering af billeder. Ingen billeder blev flyttet.

en	Not all images have been moved. The server timed out before finishing. Click on "%move_images_label%" again to resume the moving process.
da	Ikke alle billeder er blevet flyttet. Serveren fik timeout før færdiggørelsen. Klik på ʺ%move_images_label%" for at genoptage flytningen af billederne.

en	Error: Some -- or all -- images cannot be moved.
da	Fejl: Nogen - eller alle - billederne kan ikke flyttes.

en	After modification, do not forget to regenerate thumbnails
da	Efter ændring, husk at regenerere miniaturebilleder

en	This name already exists.
da	Dette navn findes allerede.

en	An error occurred. The information "%s" is missing.
da	Der opstod en fejl. Informationen "%s" mangler.

en	An error occurred. The template "%s" is missing.
da	Der opstod en fejl. Skabelonen "%s" mangler.

en	An error occurred while uploading the favicon: cannot copy file "%s" to folder "%s".
da	En fejl opstod under upload af favicon'et: kan ikke kopiere filen "%s" til mappen "%s".

en	Your theme has been correctly exported: %path%
da	Temaet er eksporteret korrekt: %path%

en	The page Category cannot be moved here.
da	Siden Kategori kan ikke flyttes hertil.

en	Your RTL stylesheets has been generated successfully
da	Dine RTL stylesheets er blevet genereret

en	Your theme has been correctly reset to its default settings. You may want to regenerate your images. See the Improve > Design > Images Settings screen for the '%regenerate_label%' button.
da	Dit tema er succesfuldt blevet nulstillet til standard indstillingerne. Du skal muligvis generere dine billeder. Se under Forbedre > Design > Billedindstillinger efter knappen '%regenerate_label%'.

en	There is already a theme %theme_name% in your themes folder. Remove it if you want to continue.
da	Der er allerede et tema %theme_name% i din themes mappe. Fjern det hvis du ønsker at fortsætte.

en	Failed to delete theme. Make sure you have permissions and theme is not used.
da	Kunne ikke slette tema. Vær sikker på at du har tilladelse og at temaet ikke er i brug.

en	Cannot adapt theme to RTL languages.
da	Kan ikke adaptere tema til RTL sprog.

en	Invalid file format.
da	Ugyldigt filformat.

en	Warning: if no email logo is available, the main logo will be used instead.
da	Advarsel: Hvis der ikke er et e-maillogo, anvendes det primære logo i stedet for.