en	Unable to write in the directory "%s"
bg	Неуспешно записване в директорията "%s"

en	Server performance
bg	Производителност на сървъра

en	Unless you are using a dedicated server, select "Low".
bg	Освен ако не използвате специален сървър, изберете "Ниско".

en	A high value can cause the upgrade to fail if your server is not powerful enough to process the upgrade tasks in a short amount of time.
bg	Високата стойност може да доведе до неуспех на обновяването, ако сървърът ви не е достатъчно мощен, за да обработи задачите по обновяването за кратко време.

en	Low (recommended)
bg	Нисък (препоръчително)

en	Medium
bg	Среден

en	High
bg	Висок

en	Disable non-native modules
bg	Деактивиране на външните модули

en	As non-native modules can experience some compatibility issues, we recommend to disable them by default.
bg	Тъй като външните модули могат да предизвикат някои проблеми със съвместимостта, препоръчваме да ги забраните по подразбиране.

en	Keeping them enabled might prevent you from loading the "Modules" page properly after the upgrade.
bg	Ако ги оставите включени, това може да попречи на правилното зареждане на страницата "Модули" след обновяването.

en	Disable all overrides
bg	Деактивиране на всички замени

en	Enable or disable all classes and controllers overrides.
bg	Активиране или деактивиране на всички промени в класове и контролери.

en	Upgrade the default theme
bg	Актуализиране на стандартната тема

en	If you customized the default PrestaShop theme in its folder (folder name "classic" in 1.7), enabling this option will lose your modifications.
bg	Ако сте персонализирали стандартната тема на PrestaShop в нейната папка (папка с име "classic" в 1.7), активирането на тази опция ще загуби вашите промени.

en	If you are using your own theme, enabling this option will simply update the default theme files, and your own theme will be safe.
bg	Ако използвате своя собствена тема, активирайки тази опция, просто ще актуализирате файловете на стандартната темата и вашата собствена тема ще бъде защитена.

en	Switch to the default theme
bg	Превключване към стандартната тема

en	This will change your theme: your shop will then use the default theme of the version of PrestaShop you are upgrading to.
bg	Това ще промени вашата тема: вашият магазин ще използва стандартната тема на версията на PrestaShop, до която ще обновите.

en	Regenerate RTL stylesheet
bg	Генериране на RTL стилове

en	If enabled, any RTL-specific files that you might have added to all your themes might be deleted by the created stylesheet.
bg	Ако е активирана, всякакви RTL-специфични файлове, които може да сте добавили към всичките си теми, може да бъдат изтрити от създадения стил.

en	Keep the customized email templates
bg	Запазване на персонализираните шаблони за имейли

en	This will not upgrade the default PrestaShop e-mails.
bg	Това няма да доведе до обновяване на имейлите по подразбиране на PrestaShop.

en	If you customized the default PrestaShop e-mail templates, enabling this option will keep your modifications.
bg	Ако сте персонализирали шаблоните за електронна поща по подразбиране на PrestaShop, включването на тази опция ще запази вашите промени.

en	Back up my files and database
bg	Архивиране на файловете и базата данни

en	Automatically back up your database and files in order to restore your shop if needed. This is experimental: you should still perform your own manual backup for safety.
bg	Автоматично архивиране на базата данни и файловете, за да можете да възстановите магазина си при необходимост. Това е експериментално: все пак трябва да извършвате собствено ръчно архивиране за безопасност.

en	Back up my images
bg	Архивиране на изображения

en	To save time, you can decide not to back your images up. In any case, always make sure you did back them up manually.
bg	За да спестите време, можете да решите да не създавате резервни копия на вашите изображенията. За всеки случай винаги се уверявайте, че сте ги архивирали ръчно.

en	Unable to create the directory "%s"
bg	Невъзможно е да се създаде директорията "%s"

en	Unable to create file %s
bg	Невъзможно е да се създаде файл %s

en	Error when trying to delete backups %s
bg	Грешка при опит за изтриване на архивните копия %s

en	This version of PrestaShop cannot be upgraded: the PS_ADMIN_DIR constant is missing.
bg	Тази версия на PrestaShop не може да бъде надградена: липсва константата PS_ADMIN_DIR.

en	1-Click Upgrade
bg	Надграждане с 1 клик

en	Upgrade to the latest version of PrestaShop in a few clicks, thanks to this automated method.
bg	Надградете до последната версия на PrestaShop с няколко клика, благодарение на този автоматизиран метод.

en	This version of 1-click upgrade requires PHP 5.6 to work properly. Please upgrade your server configuration.
bg	Тази версия на модула изисква PHP 5.6, за да работи правилно. Моля, актуализирайте конфигурацията на вашия сървър.

en	Unable to delete outdated "AdminUpgrade" tab (tab ID: %idtab%).
bg	Неуспешно изтриване на остарелия раздел "Администраторско надграждане" (ИН на раздела: %idtab%).

en	Unable to create the "AdminSelfUpgrade" tab
bg	Неуспешно създаване на раздела "Администраторско ръчно обновяване"

en	Unable to copy logo.gif in %s
bg	Неуспешно копиране на logo.gif в %s

en	Unable to load the "AdminSelfUpgrade" tab
bg	Неуспешно зареждане на раздела "Администраторско ръчно обновяване"

en	Action %s skipped
bg	Действието %s е пропуснато

en	Unable to check files for the installed version of PrestaShop.
bg	Неуспешна проверка на файловете за инсталираната версия на PrestaShop.

en	Core files are ok
bg	Основните файлове са наред

en	%modificationscount% file modifications have been detected, including %coremodifications% from core and native modules:
bg	Открити са %modificationscount% промени във файлове, включително %coremodifications% от основните и вградените модули:

en	%modifiedfiles% files will be modified, %deletedfiles% files will be deleted (if they are found).
bg	%modifiedfiles% файлове ще бъдат променени, %deletedfiles% файлове ще бъдат изтрити (ако бъдат намерени).

en	No diff files found.
bg	Не са намерени разлики във файловете.

en	File %s does not exist. Unable to select that channel.
bg	Файлът %s не съществува. Неуспешен избор на този канал.

en	Version number is missing. Unable to select that channel.
bg	Липсва номер на версията. Неуспешен избор на този канал.

en	File %s does not exist. Unable to select that channel
bg	Файлът %s не съществува. Неуспешен избор на този канал

en	Upgrade process will use archive.
bg	Процесът на надграждане ще използва архив.

en	Error on saving configuration
bg	Грешка при запазване на конфигурацията

en	Configuration successfully updated.
bg	Конфигурацията е успешно актуализирана.

en	This page will now be reloaded and the module will check if a new version is available.
bg	Тази страница ще бъде презаредена и модулът ще провери дали е налична нова версия.

en	Nothing to restore
bg	Нищо за възстановяване

en	%s: File format does not match.
bg	%s: Форматът на файла не съвпада.

en	Opening backup database file %filename% in %extension% mode
bg	Отваряне на файла с резервното копие %filename% на базата данни в режим %extension%

en	Database backup is empty.
bg	Резервното копие на базата данни е празно.

en	Database restoration file %filename% done. %filescount% file(s) left...
bg	Възстановяването на базата данни от файл %filename% е завършено. Остава(т) %filescount% файл(а)...

en	Database restoration file %1$s done.
bg	Възстановяването на базата данни от файл %1$s е завършено.

en	Database has been restored.
bg	Базата данни е възстановена.

en	[SQL ERROR]
bg	[SQL ГРЕШКА]

en	Error during database restoration
bg	Грешка при възстановяване на базата данни

en	%numberqueries% queries left for file %filename%...
bg	Остават %numberqueries% заявки за файл %filename%...

en	Database restoration done.
bg	Възстановяването на базата данни е завършено.

en	%s file(s) will be removed before restoring the backup files.
bg	%s файл(а) ще бъде(ат) премахнат(и) преди възстановяването на резервните копия.

en	[ERROR] Backup file %s does not exist.
bg	[ГРЕШКА] Резервният файл %s не съществува.

en	[ERROR] File "%s" does not exist.
bg	[ГРЕШКА] Файлът "%s" не съществува.

en	Unable to remove upgraded files.
bg	Неуспешно премахване на обновонеите файлове.

en	Unable to extract file %filename% into directory %directoryname%.
bg	Неуспешно извличане на файла %filename% в директорията %directoryname%.

en	Files restored.
bg	Файловете са възстановени.

en	Files restored. Now restoring database...
bg	Файловете са възстановени. Сега се възстановява базата данни...

en	[ERROR] File %s is missing: unable to restore files. Operation aborted.
bg	[ГРЕШКА] Файлът %s липсва: неуспешно възстановяване на файловете. Операцията е прекратена.

en	[ERROR] No backup database files found: it would be impossible to restore the database. Operation aborted.
bg	[ГРЕШКА] Не са намерени резервните копия на файловете на базата данни: възстановяването на базата данни е невъзможно. Операцията е прекратена.

en	Restoring files ...
bg	Възстановяване на файлове...

en	Restoration process done. Congratulations! You can now reactivate your shop.
bg	Процесът на възстановяване е завършен. Поздравления! Сега можете да активирате магазина си отново.

en	Database backup skipped. Now upgrading files...
bg	Пропуснато резервно копие на базата данни. Сега се надграждат файловете...

en	Backup directory is not writable (%path%).
bg	Директорията за резервните копия не може да се записва (%path%).

en	Backup file %s already exists. Operation aborted.
bg	Резервният файл %s вече съществува. Операцията е прекратена.

en	Unable to create backup database file %s.
bg	Неуспешно създаване на файл %s с резервно копие на базата данни.

en	Error during database backup.
bg	Грешка по време на създаване на резервно копие на базата данни.

en	An error occurred while backing up. Unable to obtain the schema of %s
bg	Възникна грешка по време на създаване на резервно копие. Неуспешно получаване на схемата на %s

en	%s table has been saved.
bg	Таблицата %s е запазена.

en	%s tables have been saved.
bg	Таблиците %s са запазени.

en	Database backup: %s table(s) left...
bg	Резервно копие на базата данни: остават %s таблица(и)...

en	No valid tables were found to back up. Backup of file %s canceled.
bg	Не бяха намерени валидни таблици за архивиране. Архивирането на файла %s е отменено.

en	Error during database backup for file %s.
bg	Грешка при създаване на файл %s с резервно копие на базата данни.

en	Database backup done in filename %s. Now upgrading files...
bg	Архивно копие на базата данни е направено във файл %s. Сега стартирам обновлението на файловете...

en	Error during backupFiles
bg	Грешка по време на архивирането на файловете

en	[ERROR] backupFiles filename has not been set
bg	[ГРЕШКА] Не е зададено име на файл за архивиране

en	%s Files to backup.
bg	%s Файла за архивиране.

en	Backup files initialized in %s
bg	Архивирането на файловете е инициализирано в %s

en	Backup files in progress. %d files left
bg	Архивиране на файлове в процес на изпълнение. остават %d файла

en	Unable to open archive
bg	Неуспешно отваряне на архива

en	All files have been added to archive.
bg	Всички файлове са добавени в архива.

en	All files saved. Now backing up database
bg	Всички файлове са запазени. Сега се прави архивно копие на базата данни

en	The database has been cleaned.
bg	Базата данни е почистена.

en	You need allow_url_fopen or cURL enabled for automatic download to work. You can also manually upload it in filepath %s.
bg	За да работи автоматичното изтегляне, е необходимо да се активира allow_url_fopen или cURL. Също така можете да го качите ръчно в %s.

en	Downloading from %s
bg	Изтегляне от %s

en	File will be saved in %s
bg	Файлът ще бъде запазен в %s

en	Download directory has been emptied
bg	Директорията за изтегляне е изпразнена

en	Download complete.
bg	Изтеглянето е завършено.

en	Download complete. Now extracting...
bg	Изтеглянето е завършено. Сега се извършва разархивиране...

en	Download complete but MD5 sum does not match (%s).
bg	Изтеглянето е завършено, но контролната сума MD5 не съвпада (%s).

en	Download complete but MD5 sum does not match (%s). Operation aborted.
bg	Изтеглянето е завършено, но контролната сума MD5 не съвпада (%s). Операцията е прекратена.

en	Error during download. The private key may be incorrect.
bg	Грешка по време на изтеглянето. Вероятно частният ключ е неправилен.

en	Error during download
bg	Грешка по време на изтеглянето

en	Download directory %s is not writable.
bg	Директорията за изтегляне %s не може да се записва.

en	Could not assert the folder %s contains a valid PrestaShop release, exiting.
bg	Не може да се потвърди, че папката %s съдържа валидно издание на PrestaShop. Излизане.

en	A file may be missing, or the release is stored in a subfolder by mistake.
bg	Възможно е даден файл да липсва или изданието да се съхранява в подпапка по погрешка.

en	Starting to remove %s sample files
bg	Започване на премахване на %s примерни файла

en	Error while removing item %itemname%, %itemscount% items left.
bg	Грешка при премахването на елемента %itemname%, остават %itemscount% елемента.

en	%itemname% item removed. %itemscount% items left.
bg	Елементът %itemname% е премахнат. Остават %itemscount% елемента.

en	All sample files removed. Now backing up files.
bg	Всички примерни файлове са премахнати. Сега се прави архивно копие на файловете.

en	All sample files removed. Backup process skipped. Now upgrading files.
bg	Всички примерни файлове са премахнати. Процесът на архивиране е пропуснат. Сега се извършва обновяването на файловете.

en	"/latest" directory has been emptied
bg	Директорията "/latest" е изпразнена

en	Extraction directory %s is not writable.
bg	Директорията за разархивиране %s не може да се записва.

en	Unable to extract %filepath% file into %destination% folder...
bg	Неуспешно разархивиране на файла %filepath% в папката %destination%...

en	No prestashop/ folder found in the ZIP file. Aborting.
bg	Не е намерена папка "prestashop/" в ZIP файлa. Прекратяване.

en	File extraction complete. Removing sample files...
bg	Извличането на файловете е завършено. Премахване на примерните файлове...

en	Upgrade process done, but some warnings have been found.
bg	Процесът на обновяване е завършен, но са открити някои предупреждения.

en	Upgrade process done. Congratulations! You can now reactivate your shop.
bg	Процесът на обновяване е завършен. Честито! Сега можете да активирате вашия магазин.

en	%s removed
bg	%s премахнати

en	Please remove %s by FTP
bg	Моля, премахнете %s чрез FTP

en	Error during database upgrade. You may need to restore your database.
bg	Грешка по време на обновяването на базата данни. Може да се наложи да възстановите базата данни.

en	Database upgraded. Now upgrading your Addons modules...
bg	Базата данни е обновена. Сега се извършва обновяване на вашите модули...

en	[ERROR] %s does not exist or is not a directory.
bg	[ГРЕШКА] %s не съществува или не е директория.

en	filesToUpgrade is not an array
bg	Файловете за обновяване не са масив

en	All files upgraded. Now upgrading database...
bg	Всички файлове са обновени. Сега се извършва обновяване на базата данни...

en	Error when trying to upgrade file %s.
bg	Грешка при опит за обновяване на файл %s.

en	%s files left to upgrade.
bg	Остават %s файла за обновяване.

en	Nothing has been extracted. It seems the unzipping step has been skipped.
bg	Нищо не е разархивирано. Изглежда стъпката с разархивирането е била пропусната.

en	File %s is preserved
bg	Файлът %s е запазен

en	%s ignored
bg	%s е игнориран

en	[WARNING] File %1$s has been deleted.
bg	[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Файлът %1$s е изтрит.

en	Directory %1$s created.
bg	Създадена е директория %1$s.

en	Error while creating directory %s.
bg	Грешка при създаването на директория %s.

en	Directory %s already exists.
bg	Директория %s вече съществува.

en	[TRANSLATION] The translation files have been merged into file %s.
bg	[ПРЕВОД] Файловете за превод са обединени във файл %s.

en	[TRANSLATION] The translation files have not been merged into file %filename%. Switch to copy %filename%.
bg	[ПРЕВОД] Файловете за превод не са били обединени във файл %filename%. Преминаване към копиране на %filename%.

en	Copied %1$s.
bg	%1$s е копиран.

en	Error while copying file %s
bg	Грешка при копирането на файла %s

en	[ERROR] Unable to find files to upgrade.
bg	[ГРЕШКА] Не са намерени файлове за обновяване.

en	%s files will be upgraded.
bg	Ще бъдат обновени %s файла.

en	listModules is not an array. No module has been updated.
bg	Списъкът с модули не е масив. Нито един модул не е обновен

en	Upgrading module %module%...
bg	Надграждане на модула %module%...

en	The files of module %s have been upgraded.
bg	Файловете на модула %s са обновени.

en	%s modules left to upgrade.
bg	Остават %s модула за обновяване.

en	The %modulename% module is not compatible with version %version%, it will be removed from your FTP.
bg	Модулът %modulename% не е съвместим с версия %version%, моля, премахнете го чрез FTP.

en	The %modulename% module is not compatible with version %version%, please remove it from your FTP.
bg	Модулът %modulename% не е съвместим с версия %version%, моля, премахнете го чрез FTP.

en	Addons modules files have been upgraded.
bg	Файловете на допълнителните модули са обновени.

en	%s modules will be upgraded.
bg	Ще бъдат обновени %s модула.

en	Starting upgrade...
bg	Започване на обновяването...

en	Downloading and unzipping steps have been skipped, upgrade process will now remove sample data.
bg	Стъпките за изтегляне и разархивиране са пропуснати, процесът на обновяване сега ще премахне примерните данни.

en	Shop deactivated. Removing sample files...
bg	Магазинът е деактивиран. Премахване на примерните файлове...

en	Downloading step has been skipped, upgrade process will now unzip the local archive.
bg	Стъпката за изтегляне е пропусната, процесът на обновяване в момента ще разархивира локалния архив.

en	Shop deactivated. Extracting files...
bg	Магазинът е деактивиран. Извличане на файловете...

en	Shop deactivated. Now downloading... (this can take a while)
bg	Магазинът е деактивиран. Изтегляне... (това може да отнеме известно време)

en	Downloaded archive will come from %s
bg	Изтегленият архив ще бъде от %s

en	MD5 hash will be checked against %s
bg	Ще бъде проверена MD5 сумата %s

en	Major release
bg	Основно издание

en	Minor release (recommended)
bg	Издание само с корекции (препоръчително)

en	Release candidates
bg	Версия за тестване

en	Beta releases
bg	Бета издание

en	Alpha releases
bg	Алфа издание

en	Private release (require link and MD5 hash)
bg	Частно издание (изисква връзка и MD5)

en	Local archive
bg	Локален архив

en	Local directory
bg	Локална директория

en	Backup Options
bg	Опции за архивиране

en	Upgrade Options
bg	Опции за обновяване

en	You already have the %s version.
bg	Вече разполагате с версия %s.

en	This functionality has been disabled.
bg	Тази функционалност е деактивирана.

en	[TECHNICAL ERROR] ajax-upgradetab.php is missing. Please reinstall or reset the module.
bg	[ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА] ajax-upgradetab.php липсва. Моля, преинсталирайте или нулирайте модула.

en	Are you sure you want to delete this backup?
bg	Сигурни ли сте, че искате да изтриете това резервно копие?

en	An update is currently in progress... Click "OK" to abort.
bg	В момента се извършва актуализация... Натиснете "ОК", за да прекратите.

en	Upgrading PrestaShop
bg	Обновяване на PrestaShop

en	Upgrade complete
bg	Обновяването е завършено

en	Upgrade complete, but warning notifications has been found.
bg	Обновяването е завършено, открити са предупреждения.

en	Cookies have changed, you will need to log in again once you refreshed the page
bg	Бисквитките са променени, ще трябва да влезете отново, след като презаредите страницата

en	Javascript and CSS files have changed, please clear your browser cache with CTRL-F5
bg	Javascript и CSS файловете са променени, моля изчистете кеша на браузъра ви с CTRL-F5

en	Please check that your front-office theme is functional (try to create an account, place an order...)
bg	Моля, проверете дали вашата тема е функционална (опитайте да създадете акаунт, да направите поръчка...)

en	Product images do not appear in the front-office? Try regenerating the thumbnails in Preferences > Images
bg	Изображенията на продуктите не се появяват? Опитайте да регенерирате миниатюрите в Предпочитания > Изображения

en	Do not forget to reactivate your shop once you have checked everything!
bg	Не забравяйте да активирате магазина, след като сте проверили всичко!

en	ToDo list:
bg	Списък със задачи:

en	Starting restoration...
bg	Започва възстановяване...

en	Restoration complete.
bg	Възстановяването е завършено.

en	Your server cannot download the file. Please upload it first by ftp in your admin/autoupgrade directory
bg	Вашият сървър не може да изтегли файла. Моля, качете го първо чрез ftp в директорията admin/autoupgrade

en	Javascript error (parseJSON) detected for action
bg	Забелязана е грешка в JavaScript (parseJSON) за действието

en	Manually go to %s button
bg	Отидете до бутона %s

en	End of process
bg	Край на процеса

en	Operation canceled. Checking for restoration...
bg	Операцията е отменена. Проверка за възстановяване...

en	Do you want to restore %s?
bg	Искате ли да възстановите %s?

en	Operation canceled. An error happened.
bg	Операцията е отменена. Възникна грешка.

en	[TECHNICAL ERROR] ajax-upgradetab.php is missing. Please reinstall the module.
bg	[ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА] липсва ajax-upgradetab.php. Моля, преинсталирайте модула.

en	Click to refresh the page and use the new configuration
bg	Кликнете, за да опресните страницата и да използвате новата конфигурация

en	Error detected during
bg	Открита е грешка по време на

en	The request exceeded the max_time_limit. Please change your server configuration.
bg	Заявката надвиши максималното време за изпълнение max_time_limit. Моля, променете конфигурацията на вашия сървър.

en	See or hide the list
bg	Прегледайте или скрийте списъка

en	Core file(s)
bg	Основен(и) файл(ове)

en	Mail file(s)
bg	Пощенски файл(ове)

en	Translation file(s)
bg	Файл(ове) за превод

en	Link and MD5 hash cannot be empty
bg	Връзката и MD5 хешът не могат да бъдат празни

en	You need to enter the version number associated with the archive.
bg	Трябва да въведете номера на версията, свързана с архива.

en	No archive has been selected.
bg	Не е избран архив.

en	You need to enter the version number associated with the directory.
bg	Трябва да въведете номера на версията, свързана с директорията.

en	Please confirm that you want to skip the backup.
bg	Моля, потвърдете, че искате да пропуснете архивирането.

en	Please confirm that you want to preserve file options.
bg	Моля, потвърдете, че искате да запазите опциите на файловете.

en	Less options
bg	По-малко опции

en	These files will be deleted
bg	Тези файлове ще бъдат изтрити

en	These files will be replaced
bg	Тези файлове ще бъдат заменени

en	Required field
bg	Задължително поле

en	Too long!
bg	Твърде дълго!

en	Fields are different!
bg	Полетата са различни!

en	This email address is wrong!
bg	Този имейл адрес е грешен!

en	Impossible to send the email!
bg	Невъзможно е да се изпрати имейл!

en	Cannot create settings file, if /app/config/parameters.php exists, please give the public write permissions to this file, else please create a file named parameters.php in config directory.
bg	Не може да се създаде файл за настройки. Ако /app/config/parameters.php съществува, моля, дайте права за запис на този файл, в противен случай, създайте файл с име parameters.php в директорията config.

en	Cannot write settings file, please create a file named settings.inc.php in the "config" directory.
bg	Не може да се запише файла с настройки, моля, създайте файл с име settings.inc.php в директорията "config".

en	Impossible to upload the file!
bg	Качването на файл е невъзможно!

en	Data integrity is not valid. Hack attempt?
bg	Целостта на данните е невалидна. Опит за хакване?

en	Impossible to read the content of a MySQL content file.
bg	Невъзможно е да се прочете съдържанието на MySQL файла.

en	Cannot access a MySQL content file.
bg	Невъзможно е да се достъпи MySQL файла със съдържание.

en	Error while inserting data in the database:
bg	Грешка при вмъкване на данни в базата данни:

en	This is not a valid file name.
bg	Това не е валидно име на файл.

en	This is not a valid image file.
bg	Това не е валиден файл с изображение.

en	Error while creating the /app/config/parameters.php file.
bg	Грешка при създаването на файла /app/config/parameters.php.

en	Error:
bg	Грешка:

en	This PrestaShop database already exists. Please revalidate your authentication information to the database.
bg	Тази база данни на PrestaShop вече съществува. Моля, проверете отново вашата информация за идентификация към базата данни.

en	An error occurred while resizing the picture.
bg	Възникна грешка при преоразмеряването на изображението.

en	Database connection is available!
bg	Връзката с базата данни е налична!

en	Database Server is available but database is not found
bg	Сървърът на базата данни е наличен, но базата данни не е намерена

en	Database Server is not found. Please verify the login, password and server fields.
bg	Сървърът на базата данни не е намерен. Моля, проверете полетата за вход, парола и сървър.

en	An error occurred while sending email, please verify your parameters.
bg	Възникна грешка при изпращането на имейл. Моля, проверете вашите параметри.

en	This installer is too old.
bg	Този инсталатор е твърде стар.

en	There is no older version. Did you delete or rename the app/config/parameters.php file?
bg	Няма по-стара версия. Изтрихте ли или преименувахте файла app/config/parameters.php?

en	The app/config/parameters.php file was not found. Did you delete or rename this file?
bg	Файлът app/config/parameters.php не беше намерен. Изтрихте ли или преименувахте този файл?

en	Cannot find the SQL upgrade files. Please verify that the /install/upgrade/sql folder is not empty.
bg	Не са намерени SQL файловете за обновяване. Моля, проверете дали папката /install/upgrade/sql не е празна.

en	No upgrade is possible.
bg	Не е възможно обновяване.

en	Error while loading SQL upgrade file.
bg	Грешка при зареждане на SQL файла за обновяване.

en	Error while inserting content into the database
bg	Грешка при вмъкване на съдържание в базата данни

en	Unfortunately,
bg	За съжаление,

en	SQL errors have occurred.
bg	Възникнаха SQL грешки.

en	The config/defines.inc.php file was not found. Where did you move it?
bg	Файлът config/defines.inc.php не е намерен. Къде го преместихте?

en	Impossible to write the image /img/logo.jpg. If this image already exists, please delete it.
bg	Невъзможно е да се запише изображението /img/logo.jpg. Ако това изображение вече съществува, моля, изтрийте го.

en	The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini
bg	Каченият файл надвишава размера на директивата upload_max_filesize в php.ini

en	The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form
bg	Каченият файл надвишава размера на директивата MAX_FILE_SIZE в HTML формата

en	The uploaded file was only partially uploaded
bg	Файлът е частично качен

en	No file was uploaded.
bg	Файлът не е качен.

en	Missing a temporary folder
bg	Липсва временна папка

en	Failed to write file to disk
bg	Неуспешно записване на файла на диска

en	File upload stopped by extension
bg	Качването на файла е спряно от разширението

en	Cannot convert your database's data to utf-8.
bg	Не може да се конвертират данните на вашата база данни към utf-8.

en	Your lastname contains some invalid characters
bg	Фамилното ви име съдържа някои невалидни знаци

en	Your MySQL server does not support this engine, please use another one like MyISAM
bg	Вашият MySQL сървър не поддържа този режим, моля използвайте друг като MyISAM

en	The file /img/logo.jpg is not writable, please CHMOD 755 this file or CHMOD 777
bg	Файлът /img/logo.jpg не може да бъде записван. Моля, задайте права CHMOD 755 за този файл или CHMOD 777

en	Invalid catalog mode
bg	Невалиден режим на каталога

en	No error code available
bg	Няма наличен код за грешка

en	[SKIP] directory "%s" does not exist and cannot be emptied.
bg	[ПРОПУСКАНЕ] Директорията "%s" не съществува и не може да бъде изпразнена.

en	[CLEANING CACHE] File %s removed
bg	[ПОЧИСТВАНЕ НА КЕША] Файлът %s е премахнат

en	Invalid database configuration
bg	Невалидна конфигурация на базата данни

en	Database upgrade OK
bg	Актуализацията на базата данни е успешна

en	Warning detected during upgrade.
bg	Забелязано е предупреждение по време на актуализацията.

en	Database upgrade completed
bg	Актуализацията на базата данни приключи

en	%s is not a valid version number.
bg	%s е невалиден номер на версия.

en	[ERROR] Version to install is too old.
bg	[ГРЕШКА] Версията за инсталиране е твърде стара.

en	Current version: %oldversion%. Version to install: %newversion%.
bg	Текуща версия: %oldversion%. Версия за инсталиране: %newversion%.

en	Unable to find upgrade directory in the installation path.
bg	Не е намерена директорията за актуализация в пътя за инсталацията.

en	Error while loading SQL upgrade file "%s".
bg	Грешка при зареждане на SQL файла за актуализация "%s".

en	Cannot find the SQL upgrade files. Please check that the %s folder is not empty.
bg	Не са намерени SQL файловете за актуализация. Моля, проверете дали папката %s не е празна.

en	[DROP] SQL %s table has been dropped.
bg	[ПРЕМАХВАНЕ] SQL таблицата %s е изтрита.

en	Switching to default theme.
bg	Превключване към темата по подразбиране.

en	Settings file updated
bg	Файла с настройките е актуализиран

en	The config/settings.inc.php file was not found.
bg	Файлът config/settings.inc.php не беше намерен.

en	Error upgrading Doctrine schema
bg	Грешка при актуализация на схемата на Doctrine

en	Download of the language pack %lang% failed. %details%
bg	Изтеглянето на езиковия пакет %lang% е неуспешно. %details%

en	Error while updating translations for lang %lang%. %details%
bg	Грешка при актуализация на преводите за език %lang%. %details%

en	Upgrade the RTL files.
bg	Актуализиране на RTL файловете.

en	Cannot generate email templates: %s.
bg	Не може да се генерират шаблони за имейл: %s.

en	[ERROR] %dir% does not exist or is not a directory.
bg	[ГРЕШКА] %dir% не съществува или не е директория.

en	[ERROR] No response from Addons server.
bg	[ГРЕШКА] Няма отговор от сървъра за добавки.

en	[ERROR] Unable to write module %s's zip file in temporary directory.
bg	[ГРЕШКА] Неуспешно записване на ZIP файла на модула %s във временната директория.

en	[WARNING] Error when trying to extract module %s.
bg	[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Грешка при опит за извличане на модул %s.

en	[WARNING] Error when trying to upgrade module %s.
bg	[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Грешка при опит за актуализиране на модул %s.

en	Error when opening settings.inc.php file in write mode
bg	Грешка при отваряне на файла settings.inc.php в режим за запис

en	Error when generating new settings.inc.php file.
bg	Грешка при генериране на новия файл settings.inc.php.

en	[NOTICE] File %s does not exist, merge skipped.
bg	[УВЕДОМЛЕНИЕ] Файлът %s не съществува, сливането е пропуснато.

en	[WARNING] %variablename% variable missing in file %filename%. Merge skipped.
bg	[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Променливата %variablename% липсва във файла %filename%. Сливането е пропуснато.

en	[WARNING] %variablename% variable missing in file %filename%. File %filename% deleted and merge skipped.
bg	[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Променливата %variablename% липсва във файла %filename%. Файлът %filename% е изтрит и сливането е пропуснато.

en	Unable to create directory %s
bg	Неуспешно създаване на директория %s

en	Error when trying to add %filename% to archive %archive%.
bg	Грешка при опит за добавяне на %filename% към архива %archive%.

en	%filename% added to archive. %filescount% files left.
bg	%filename% добавен към архива. Остават %filescount% файла.

en	Could not close the Zip file properly. Check you are allowed to write on the disk and there is available space on it.
bg	Неуспешно затваряне на Zip файла. Проверете дали имате право да записвате на диска и дали на него има свободно място.

en	%s is not a file
bg	%s не е файл

en	Unable to create directory %s.
bg	Неуспешно създаване на директория %s.

en	Could not extract %file% from backup, the destination might not be writable.
bg	Не може да се извлече %file% от резервното копие, дестинацията може да не е с права за запис.

en	Content of archive %zip% is extracted
bg	Съдържанието на архива %zip% е извлечено

en	[ERROR] Unable to list archived files
bg	[ГРЕШКА] Не може да се изброят архивираните файлове

en	File %filename% (size: %filesize%) has been skipped during backup.
bg	Файл %filename% (размер: %filesize%) е пропуснат по време на архивирането.

en	Unable to open zipFile %s
bg	Неуспешно отваряне на zip файл %s

en	Activity Log
bg	Регистър на дейностите

en	Currently processing
bg	Обработка

en	Analyzing the situation...
bg	Анализ на ситуацията...

en	Errors
bg	Грешки

en	Branch:
bg	Клон:

en	Version number:
bg	Номер на версията:

en	URL:
bg	URL адрес:

en	MD5 hash:
bg	MD5 хеш:

en	Changelog:
bg	Списък с промени:

en	See changelog
bg	Вижте списъка с промените

en	The pre-Upgrade checklist
bg	Контролен списък преди обновяване

en	Your current version of the module is out of date. Update now
bg	Текущата версия на модула е остаряла. Актуализирайте сега

en	Modules > Module Manager > Updates
bg	Модули > Управление на модули > Актуализации

en	The checklist is not OK. You can only upgrade your shop once all indicators are green.
bg	Списъкът със стъпките не изглежда да е наред. Можете да актуализирате магазина си само когато всички показатели са маркирани в зелено.

en	Before starting the upgrade process, please make sure this checklist is all green.
bg	Преди да започнете процеса на актуализация, моля, уверете се, че този контролен списък е маркиран изцяло в зелено.

en	Your server is running on a supported PHP version.
bg	Вашият сървър работи с поддържана версия на PHP.

en	The PHP version your server is running on is obsolete and needs to be upgraded. [1]Learn more[/1].
bg	Версията на PHP, която използвате на вашия сървър, е остаряла и трябва да бъде актуализирана. [1]Научете повече[/1].

en	Your store's root directory (%s) is writable (with appropriate CHMOD permissions).
bg	Главната директория на вашия магазин (%s) е с права за запис (със съответните CHMOD права).

en	The "/admin/autoupgrade" directory is writable (appropriate CHMOD permissions)
bg	Директорията "/admin/autoupgrade" е с права за запис (със съответните CHMOD права)

en	PHP's "Safe mode" option is turned off
bg	Опцията "Safe mode" на PHP е изключена

en	PHP's "allow_url_fopen" option is turned on, or cURL is installed
bg	Опцията "allow_url_fopen" на PHP е включена или е инсталиран cURL

en	PHP's "zip" extension is enabled
bg	Разширението "zip" на PHP е активирано

en	Your store is in maintenance mode
bg	Вашият магазин е в режим на поддръжка

en	Enable maintenance mode and add your maintenance IP in [1]Shop parameters > General > Maintenance[/1]
bg	Активирайте режима на поддръжка и добавете вашия IP адрес за поддръжка в [1]Параметри на магазина > Общи > Поддръжка[/1]

en	PrestaShop's caching features are disabled
bg	Функциите за кеширане на PrestaShop са деактивирани

en	PHP's max_execution_time setting has a high value or is disabled entirely (current value: unlimited)
bg	Настройката max_execution_time на PHP има висока стойност или е напълно деактивирана (текуща стойност: неограничено)

en	PHP's max_execution_time setting has a high value or is disabled entirely (current value: %s seconds)
bg	Настройката max_execution_time на PHP има висока стойност или е напълно деактивирана (текуща стойност: %s секунди)

en	Your current PHP version isn't compatible with your PrestaShop version.
bg	Текущата версия на PHP не е съвместима с версията на PrestaShop.

en	Apache mod_rewrite is disabled.
bg	Apache mod_rewrite е деактивиран.

en	The following PHP extensions are not installed: %s.
bg	Следните разширения на PHP не са инсталирани: %s.

en	The following PHP extension is not installed: %s.
bg	Следното разширение на PHP не е инсталирано: %s.

en	PHP memory_limit is inferior to 256 MB.
bg	PHP memory_limit е по-малък от 256 MB.

en	PHP file_uploads configuration is disabled.
bg	Конфигурацията на PHP file_uploads е деактивирана.

en	The following PHP functions are not installed: %s.
bg	Следните функции на PHP не са инсталирани: %s.

en	The following PHP function is not installed: %s.
bg	Следната функция на PHP не е инсталирана: %s.

en	It's not possible to create a PHP session.
bg	Не е възможно да се създаде сесия на PHP.

en	The following files are missing:
bg	Липсват следните файлове:

en	It's not possible to write in the following folders:
bg	Не е възможно да се пише в следните папки:

en	Please also make sure you make a full manual backup of your files and database.
bg	Моля, уверете се, че сте направили пълен ръчен архив на вашите файлове и база данни.

en	PrestaShop requirements are not satisfied.
bg	Изискванията на PrestaShop не са изпълнени.

en	Rollback
bg	Възстановяване

en	After upgrading your shop, you can rollback to the previous database and files. Use this function if your theme or an essential module is not working correctly.
bg	След като актуализирате вашия магазин, можете да се върнете към предишната база данни и файлове. Използвайте тази функция, ако темата ви или важен модул не функционират правилно.

en	Choose your backup:
bg	Изберете резервно копие:

en	-- Choose a backup to restore --
bg	-- Изберете резервно копие, което да възстановите --

en	More options (Expert mode)
bg	Повече опции (експертен режим)

en	Start your Upgrade
bg	Започнете вашето обновяване

en	You come from the future! You are using a more recent version than the latest available!
bg	Вие идвате от бъдещето! Използвате по-нова версия от най-новата налична!

en	Congratulations, you are already using the latest version available!
bg	Поздравления, вече използвате най-новата налична версия!

en	Your current PrestaShop version
bg	Вашата текуща версия на PrestaShop

en	Your current PHP version
bg	Вашата текуща версия на PHP

en	Latest official version for %s channel.
bg	Последна официална версия за канал %s.

en	Upgrade PrestaShop now!
bg	Актуализирайте PrestaShop сега!

en	PrestaShop will be downloaded from %s
bg	PrestaShop ще бъде изтеглен от %s

en	Open changelog in a new window
bg	Отворете промените в нов прозорец

en	No file will be downloaded (channel %s is used)
bg	Няма да бъде изтеглен файл (използва се канал %s)

en	The following action are automatically replaced
bg	Следните действия се заменят автоматично

en	%old% will be replaced by %new%
bg	%old% ще бъде заменено с %new%

en	To change this behavior, you need to manually edit your php files
bg	За да промените това поведение, трябва ръчно да редактирате вашите php файлове

en	Refresh the page
bg	Опресняване на страницата

en	Check if a new version is available
bg	Проверете дали има налична нова версия

en	Last check: %s
bg	Последна проверка: %s

en	Last check: never
bg	Последна проверка: никога

en	Expert mode
bg	Експертен режим

en	Please select your channel:
bg	Моля, изберете вашия канал:

en	Channels are offering you different ways to perform an upgrade. You can either upload the new version manually or let the 1-Click Upgrade module download it for you.
bg	Каналите предлагат различни начини за извършване на актуализация. Можете да качите новата версия ръчно или да оставите модула за Актуализация с един клик да я изтегли за вас.

en	The Alpha, Beta and Private channels give you the ability to upgrade to a non-official or unstable release (for testing purposes only).
bg	Каналите Alpha, Beta и Private ви дават възможност да актуализирате до неофициално или нестабилно издание (само за тестване).

en	By default, you should use the "Minor release" channel which is offering the latest stable version available.
bg	По подразбиране трябва да използвате "Канал за малки версии", който предлага най-новата стабилна версия.

en	Channel:
bg	Канал:

en	Link:
bg	Връзка:

en	Hash key:
bg	Хаш ключ:

en	Allow major upgrade:
bg	Позволете ъпгрейд към по-голяма версия:

en	Archive to use:
bg	Архив за използване:

en	Choose an archive
bg	Изберете архив

en	Number of the version you want to upgrade to:
bg	Номер на версията, до която искате да надстроите:

en	XML file to use:
bg	XML файл за използване:

en	Choose an XML file
bg	Изберете XML файл

en	No archive found in your admin/autoupgrade/download directory
bg	Не е намерен архив в директорията admin/autoupgrade/download

en	Save in the following directory the archive file and XML file of the version you want to upgrade to: %s
bg	Запазете в следната директория архивния файл и XML файл на версията, към която искате да актуализирате: %s

en	Click to save once the archive is there.
bg	Кликнете върху бутона за запис, след като архивът е готов.

en	This option will skip the download step.
bg	Тази опция ще прескочи стъпката за изтегляне.

en	Save in the following directory the uncompressed PrestaShop files of the version you want to upgrade to: %s
bg	Запазете в следната директория разархивираните файлове на версията на PrestaShop до която искате да актуализирате: %s

en	Please tell us which version you are upgrading to [1](1.7.0.1 for instance)[/1]
bg	Моля, уточнете до коя версия искате да актуализирате [1](например 1.7.0.1)[/1].

en	This option will skip both download and unzip steps and will use %1$s as the source directory
bg	Тази опция ще пропусне стъпките за изтегляне и разархивиране и ще използва %1$s като изходна директория

en	Step
bg	Стъпка

en	Upgrade steps
bg	Стъпки за надграждане

en	Version comparison
bg	Сравнение на версиите

en	PrestaShop Original version
bg	Първоначална версия на PrestaShop

en	Differences between versions
bg	Разлики между версиите

en	Welcome!
bg	Добре дошли!

en	Upgrade your store to benefit from the latest improvements, bug fixes and security patches.
bg	Актуализирайте вашия магазин, за да се възползвате от последните подобрения, поправки на грешки и актуализации за сигурност.

en	Upgrading your store on your own can be risky. If you don't feel comfortable doing the upgrade yourself, many agencies and developers in your area may also provide this kind of service.
bg	Актуализирането на магазина самостоятелно може да бъде рисковано. Ако не се чувствате уверени да направите актуализацията сами, много агенции и разработчици във вашия район също могат да предоставят такава услуга.