en	Activate module for this shop context: %s.
bg	Активиране на модула за този контекст на магазина: %s.

en	Would you like to delete the content related to this module ?
bg	Искате ли да изтриете съдържанието, свързано с този модул?

en	Confirm reset
bg	Потвърждаване на нулирането

en	No - reset only the parameters
bg	Не - нулиране само на параметрите

en	Yes - reset everything
bg	Да - нулиране на всичко

en	Please specify module URL
bg	Моля, посочете URL адреса на модула

en	The module was successfully downloaded.
bg	Модулът е изтеглен успешно.

en	Module(s) installed successfully.
bg	Модулът(ите) е(са) инсталиран(и) успешно.

en	Module(s) uninstalled successfully.
bg	Модулът(ите) е(са) деинсталиран(и) успешно.

en	Module reset successfully.
bg	Модулът е нулиран успешно.

en	Module deleted successfully.
bg	Модулът е изтрит успешно.

en	Successfully signed in to PrestaShop Addons.
bg	Успешно влязохте в PrestaShop Addons.

en	The module transplanted successfully to the hook.
bg	Модулът е прикачен към куката.

en	The module was successfully removed from the hook.
bg	Модулът е преместен от връзките

en	Unable to install the module (Module name is not valid).
bg	Не може да се инсталира модула (името на модула не е валидно).

en	The version of your module is not compliant with your PrestaShop version.
bg	Версията на модула не е съвместима с версията на PrestaShop.

en	Before installing this module, you have to install this/these module(s) first:
bg	Преди инсталацията на този модул трябва първо да се инсталират този/тези модул/и:

en	This module has already been installed.
bg	Модулът вече е инсталиран.

en	Could not install module controllers.
bg	Не могат да се инсталират контролерите на модула.

en	Technical error: PrestaShop could not install this module.
bg	Техническа грешка: PrestaShop не можа да инсталира този модул.

en	Current version: %s
bg	Текуща версия: %s

en	%d file upgrade applied
bg	Направено е обновяване на файла %d

en	No upgrade has been applied
bg	Не е направено обновяване

en	Upgraded from: %s to %s
bg	Актуализирано от: %s до %s

en	%d upgrade left
bg	%d за обновяване

en	Module %s cannot be upgraded this time: please refresh this page to update it.
bg	Модула %s не може да бъде актуализиран: опреснете тази страница, за да го актуализирате.

en	To prevent any problem, this module has been turned off
bg	За да се предотвратят всякакви проблеми, този модул е изключен

en	The module is not installed.
bg	Модулът не е инсталиран.

en	Unable to install override: %s
bg	Не може да се инсталира замяната: %s

en	%1$s is not a valid module name.
bg	%1$s е невалидно име на модул.

en	All modules cannot be loaded due to memory limit restrictions, please increase your memory_limit value on your server configuration
bg	Зареждането на всички модули е невъзможно поради ограничения в паметта, увеличете стойността на memory_limit в конфигурацията на вашия сървър.

en	%s could not be loaded.
bg	%s не може да се зареди.

en	Error found in config file:
bg	Открита е грешка в конфигурационния файл:

en	%1$s (parse error in %2$s)
bg	%1$s (грешка при синтактичния анализ в %2$s)

en	%1$s (class missing in %2$s)
bg	%1$s (липсващ клас в %2$s)

en	The following module(s) could not be loaded
bg	Следният(те) модул(и) не може да бъде(ат) зареден(и)

en	No template found for module
bg	Не е намерен шаблон за модула

en	The method %1$s in the class %2$s is already overridden by the module %3$s version %4$s at %5$s.
bg	Методът %1$s в класа %2$s вече е заменен от модула %3$s версия %4$s в %5$s.

en	The method %1$s in the class %2$s is already overridden.
bg	Методът %1$s в класа %2$s вече е заменен.

en	Failed to override method %1$s in class %2$s.
bg	Неуспешно заместване на метода %1$s в класа %2$s.

en	The property %1$s in the class %2$s is already defined.
bg	Свойството %1$s в класа %2$s вече е дефинирано.

en	Failed to override property %1$s in class %2$s.
bg	Неуспешно презаписване на свойството %1$s в класа %2$s.

en	The constant %1$s in the class %2$s is already defined.
bg	Константата %1$s в класа %2$s вече е дефинирана.

en	Failed to override constant %1$s in class %2$s.
bg	Неуспешно презаписване на константа %1$s в класа %2$s.

en	No graph engine selected
bg	Няма избрана система за графики

en	Graph engine selected is unavailable.
bg	Избраната система за графики не е налична.

en	No grid engine selected
bg	Няма избрана мрежа

en	Grid engine selected is unavailable.
bg	Избраната мрежа не е налична.

en	Unknown archive type.
bg	Неизвестен тип архив.

en	There was an error while extracting the module (file may be corrupted).
bg	Възникна грешка при разархивирането на модула (файлът може да е повреден).

en	The module %1$s that you uploaded is not a valid module.
bg	Каченият модул %1$s е невалиден модул.

en	You do not have the permission to use this module.
bg	Нямате право да използвате този модул.

en	Cannot reset this module.
bg	Не може да се нулира този модул.

en	Cannot install this module.
bg	Не може да се инсталира този модул.

en	Cannot uninstall this module.
bg	Не може да се деинсталира този модул.

en	Cannot load the module's object.
bg	Не може да се зареди обектът на модула.

en	An error occurred while copying the archive to the module directory.
bg	Възникна грешка при копирането на архива в директорията на модула.

en	Sorry, the module cannot be deleted. Please check if you have the right permissions on this folder.
bg	Съжаляваме, но модулът не може да бъде изтрит. Проверете дали имате необходимите права за тази папка.

en	You do not have permission to access this module.
bg	Нямате право на достъп до този модул.

en	You do not have permission to install this module.
bg	Нямате право да инсталирате този модул.

en	You do not have permission to delete this module.
bg	Нямате право да изтриете този модул.

en	You do not have permission to configure this module.
bg	Нямате право да конфигурирате този модул.

en	This module is already installed: %s.
bg	Модулът вече е инсталиран: %s.

en	This module has already been uninstalled: %s.
bg	Модулът вече е деинсталиран: %s.

en	This module needs to be installed in order to be updated: %s.
bg	За да бъде актуализиран, този модул следва да бъде инсталиран: %s.

en	You do not have permission to uninstall this module.
bg	Нямате правомощия да премахнете този модул.

en	The following module(s) could not be uninstalled properly: %s.
bg	Следният(те) модул(и) не може да бъде(ат) премахнат(и) правилно: %s.

en	The following module(s) could not be installed properly: %s.
bg	Следният(те) модул(и) не може да бъде(ат) инсталиран(и) правилно: %s.

en	This module has already been transplanted to this hook.
bg	Модулът вече е преместен към тази кука.

en	This module cannot be transplanted to this hook.
bg	Модулът не може да бъде прехвърлен към тази кука.

en	An error occurred while transplanting the module to its hook.
bg	Възникна грешка при преместването на модула към куката.

en	Please select a module to unhook.
bg	Изберете модул, който да разкачите.

en	This module cannot be loaded.
bg	Модулът не може да бъде зареден.

en	Hook cannot be loaded.
bg	Връзката не може да бъде заредена.

en	An error occurred while deleting the module from its hook.
bg	Възникна грешка при изтриване на модула от връзката му.

en	Parse error detected in main class of module %module%: %parse_error%
bg	Открита е грешка при синтактичния анализ в основния клас на модула %module%: %parse_error%

en	Error while loading file of module %module%. %error_message%
bg	Грешка при зареждане на файла на модула %module%. %error_message%

en	Failed to install admin tab "%name%".
bg	Неуспешно инсталиране на администраторския раздел "%name%".

en	Failed to uninstall admin tab "%name%".
bg	Неуспешно премахване на администраторския раздел "%name%".

en	You are not allowed to install modules.
bg	Нямате право да инсталирате модули.

en	You are not allowed to uninstall the module %module%.
bg	Нямате право да деинсталирате модула %module%.

en	You are not allowed to upgrade the module %module%.
bg	Нямате право да надграждате модула %module%.

en	You are not allowed to enable the module %module%.
bg	Нямате право да активирате модула %module%.

en	You are not allowed to disable the module %module%.
bg	Нямате право да деактивирате модула %module%.

en	You are not allowed to enable the module %module% on mobile.
bg	Нямате право да активирате модула %module% за мобилно устройство.

en	You are not allowed to disable the module %module% on mobile.
bg	Нямате право да деактивирате модула %module% за мобилно устройство.

en	You are not allowed to reset the module %module%.
bg	Нямате право да нулирате модула %module%.

en	Unfortunately, the module did not return additional details.
bg	За съжаление модулът не върна допълнителна информация.

en	The module is invalid and cannot be loaded.
bg	Модулът е невалиден и не може да бъде зареден.

en	The module %module% must be installed first
bg	Първо трябва да се инсталира модулът %module%

en	You are not allowed to delete the module %module%.
bg	Нямате право да изтриете модула %module%.

en	The override file %1$s conflicts with an existing override in %2$s.
bg	Файлът за замяна %1$s е в конфликт със съществуващо заместване в %2$s.

en	This file does not seem to be a valid module zip
bg	Този файл не изглежда да е валиден модул

en	Cannot extract module in %path%. %error%
bg	Не може да се разархивира модула в %path%. %error%

en	Unknown module action. It must be one of these values: %actions%
bg	Неизвестно действие на модула. Трябва да е една от следните стойности: %actions%

en	Validation of configuration details failed:
bg	Валидирането на данните за конфигурацията е неуспешно:

en	Configuration successfully applied.
bg	Конфигурацията е приложена успешно.

en	Cannot %action% module %module%. %error_details%
bg	Грешка при %action% на модул %module%. %error_details%

en	%action% action on module %module% succeeded.
bg	Успешно действие %action% върху модула %module%.

en	%module% did not return a valid response on installation.
bg	%module% не върна валиден отговор при инсталирането.

en	Installation of module %module% was successful.
bg	Инсталирането на модула %module% беше успешно.

en	Installation of module %module% failed. %error%
bg	Инсталирането на модула %module% е неуспешно. %error%

en	Impossible to install form source
bg	Невъзможно инсталиране от източник

en	Impossible to install from source
bg	Невъзможно е инсталиране от източника

en	No changelog provided
bg	Не е предоставен списък с промените

en	You are about to disable %moduleName% module.
bg	На път сте да деактивирате модула %moduleName%.

en	Your current settings will be saved, but the module will no longer be active.
bg	Текущите настройки ще бъдат запазени, но модулът вече няма да е активен.

en	You are about to uninstall %moduleName% module.
bg	На път сте да деинсталирате модула %moduleName%.

en	This will disable the module and delete all its files. For good.
bg	Това ще деактивира модула и ще изтрие всички негови файлове.

en	This action cannot be undone.
bg	Това действие не може да бъде отменено.

en	You're about to reset %moduleName% module.
bg	На път сте да нулирате модула %moduleName%.

en	This will restore the defaults settings.
bg	Това ще възстанови настройките по подразбиране.

en	You are about to [1] the following modules:
bg	Предстои ви да [1] следните модули:

en	Installing module...
bg	Инсталиране на модул...

en	It will close as soon as the module is installed. It won't be long!
bg	Ще се затвори веднага щом модулът бъде инсталиран. Това няма да отнеме много време!

en	Module installed!
bg	Модулът е инсталиран!

en	Oops... Upload failed.
bg	Упс... Качването е неуспешно.

en	No description found for this module :(
bg	Не е намерено описание за този модул :(

en	No additional description provided for this module :(
bg	За този модул не е предоставено допълнително описание :(

en	No feature list provided for this module :(
bg	За този модул не е предоставен списък с функции :(

en	No customer benefits notes found for this module :(
bg	За този модул не са открити бележки за ползите за клиентите :(

en	No demonstration video found for this module :(
bg	Не е намерен демонстрационен видеоклип за този модул :(

en	No changelog provided for this module :(
bg	За този модул не е предоставен списък с промени :(

en	You need to select at least one module to use the bulk action.
bg	Изберете поне един модул, за да използвате масовото действие.

en	The action "[1]" is not available, impossible to perform your request.
bg	Действието "[1]" не е налично, невъзможно е изпълнението на вашата заявка.

en	The action [1] is not available for module [2]. Skipped.
bg	Действието [1] не е налично за модул [2]. Пропускане.

en	Are you sure you want to upgrade this module?
bg	Сигурни ли сте, че искате да обновите този модул?

en	Are you sure you want to upgrade these modules?
bg	Сигурни ли сте, че искате да обновите тези модули?

en	We strongly advise you to upgrade the modules on maintenance mode to avoid any cache issues.
bg	Препоръчваме ви да актуализирате модулите в режим на поддръжка, за да избегнете проблеми с кеша.

en	An action is already in progress. Please wait for it to finish.
bg	Действието вече е в ход. Моля, изчакайте да приключи.